\section{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct Struct Reference}
\label{structspring__electrical__control__struct}\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}


{\ttfamily \#include $<$spring\-\_\-electrical.\-h$>$}

\subsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
{\bf real} {\bf p}
\item 
{\bf real} {\bf q}
\item 
{\bf int} {\bf random\-\_\-start}
\item 
{\bf real} {\bf K}
\item 
{\bf real} {\bf C}
\item 
{\bf int} {\bf multilevels}
\item 
{\bf int} {\bf multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-scheme}
\item 
{\bf int} {\bf multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-mode}
\item 
{\bf int} {\bf quadtree\-\_\-size}
\item 
{\bf int} {\bf max\-\_\-qtree\-\_\-level}
\item 
{\bf real} {\bf bh}
\item 
{\bf real} {\bf tol}
\item 
{\bf int} {\bf maxiter}
\item 
{\bf real} {\bf cool}
\item 
{\bf real} {\bf step}
\item 
{\bf int} {\bf adaptive\-\_\-cooling}
\item 
{\bf int} {\bf random\-\_\-seed}
\item 
{\bf int} {\bf beautify\-\_\-leaves}
\item 
{\bf int} {\bf use\-\_\-node\-\_\-weights}
\item 
{\bf int} {\bf smoothing}
\item 
{\bf int} {\bf overlap}
\item 
{\bf int} {\bf do\-\_\-shrinking}
\item 
{\bf int} {\bf tscheme}
\item 
{\bf int} {\bf method}
\item 
{\bf real} {\bf initial\-\_\-scaling}
\item 
{\bf real} {\bf rotation}
\item 
{\bf int} {\bf edge\-\_\-labeling\-\_\-scheme}
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Detailed Description}


Definition at line 32 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



\subsection{Field Documentation}
\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!adaptive\-\_\-cooling@{adaptive\-\_\-cooling}}
\index{adaptive\-\_\-cooling@{adaptive\-\_\-cooling}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{adaptive\-\_\-cooling}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::adaptive\-\_\-cooling}\label{structspring__electrical__control__struct_a2b2311b8b024cf60b6b1effbcc08d7a5}


Definition at line 48 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!beautify\-\_\-leaves@{beautify\-\_\-leaves}}
\index{beautify\-\_\-leaves@{beautify\-\_\-leaves}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{beautify\-\_\-leaves}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::beautify\-\_\-leaves}\label{structspring__electrical__control__struct_a8e75dd2089bbce9ba8d00b1851804fb3}


Definition at line 50 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!bh@{bh}}
\index{bh@{bh}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{bh}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf real} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::bh}\label{structspring__electrical__control__struct_a150558bfaf8edbbe1595135fe845b01f}


Definition at line 43 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!C@{C}}
\index{C@{C}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{C}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf real} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::\-C}\label{structspring__electrical__control__struct_aeb45fd9b10d70791d1a452483b1c02e4}


Definition at line 37 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!cool@{cool}}
\index{cool@{cool}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{cool}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf real} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::cool}\label{structspring__electrical__control__struct_a5b7d68bee3a8b66dc4a65d76fcc74f5d}


Definition at line 46 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!do\-\_\-shrinking@{do\-\_\-shrinking}}
\index{do\-\_\-shrinking@{do\-\_\-shrinking}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{do\-\_\-shrinking}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::do\-\_\-shrinking}\label{structspring__electrical__control__struct_a8cdc55fc9817fc968502e69ab6b9fb7a}


Definition at line 54 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), and spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!edge\-\_\-labeling\-\_\-scheme@{edge\-\_\-labeling\-\_\-scheme}}
\index{edge\-\_\-labeling\-\_\-scheme@{edge\-\_\-labeling\-\_\-scheme}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{edge\-\_\-labeling\-\_\-scheme}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::edge\-\_\-labeling\-\_\-scheme}\label{structspring__electrical__control__struct_a0e8ee7d941c0f0f1a87c89e2f73aa1a9}


Definition at line 62 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), and spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!initial\-\_\-scaling@{initial\-\_\-scaling}}
\index{initial\-\_\-scaling@{initial\-\_\-scaling}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{initial\-\_\-scaling}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf real} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::initial\-\_\-scaling}\label{structspring__electrical__control__struct_a552bd63b222b87b15435e750bd02badd}


Definition at line 57 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by sfdp\-\_\-layout(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), and spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!K@{K}}
\index{K@{K}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{K}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf real} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::\-K}\label{structspring__electrical__control__struct_a7962701922dc241250170e1e17b795da}


Definition at line 36 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), and spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!max\-\_\-qtree\-\_\-level@{max\-\_\-qtree\-\_\-level}}
\index{max\-\_\-qtree\-\_\-level@{max\-\_\-qtree\-\_\-level}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{max\-\_\-qtree\-\_\-level}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::max\-\_\-qtree\-\_\-level}\label{structspring__electrical__control__struct_a85609059b085448cecaec7d6347e1ec3}


Definition at line 42 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), and spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!maxiter@{maxiter}}
\index{maxiter@{maxiter}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{maxiter}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::maxiter}\label{structspring__electrical__control__struct_a3a2635cb07f6c247663669fa08b8415a}


Definition at line 45 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding(), and Spring\-Smoother\-\_\-new().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!method@{method}}
\index{method@{method}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{method}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::method}\label{structspring__electrical__control__struct_a4ecd48f0b2e952f0e4d008946f3f0038}


Definition at line 56 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), and spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-mode@{multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-mode}}
\index{multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-mode@{multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-mode}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-mode}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-mode}\label{structspring__electrical__control__struct_a89ce7d640c54a5056ade3fb37520b225}


Definition at line 40 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), and spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-scheme@{multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-scheme}}
\index{multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-scheme@{multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-scheme}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-scheme}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::multilevel\-\_\-coarsen\-\_\-scheme}\label{structspring__electrical__control__struct_a9974274f476945772a692979b483b17c}


Definition at line 39 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), and spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!multilevels@{multilevels}}
\index{multilevels@{multilevels}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{multilevels}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::multilevels}\label{structspring__electrical__control__struct_ab11527bac031ab375533c980e953190b}


Definition at line 38 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), and Spring\-Smoother\-\_\-new().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!overlap@{overlap}}
\index{overlap@{overlap}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{overlap}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::overlap}\label{structspring__electrical__control__struct_a8f55ea373fbd8e9e87acef184bbd4c3e}


Definition at line 53 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by sfdp\-\_\-layout(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), and spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!p@{p}}
\index{p@{p}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{p}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf real} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::p}\label{structspring__electrical__control__struct_af0049121e075b489e983d508da4af116}


Definition at line 33 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!q@{q}}
\index{q@{q}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{q}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf real} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::q}\label{structspring__electrical__control__struct_ab4cc64afa9e40a1dfc0a82bd92b8a0f9}


Definition at line 34 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!quadtree\-\_\-size@{quadtree\-\_\-size}}
\index{quadtree\-\_\-size@{quadtree\-\_\-size}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{quadtree\-\_\-size}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::quadtree\-\_\-size}\label{structspring__electrical__control__struct_ab9d05911463f98ac24ee06ffe4532d07}


Definition at line 41 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!random\-\_\-seed@{random\-\_\-seed}}
\index{random\-\_\-seed@{random\-\_\-seed}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{random\-\_\-seed}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::random\-\_\-seed}\label{structspring__electrical__control__struct_af549078b8b2d4097b36b220bad29a716}


Definition at line 49 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!random\-\_\-start@{random\-\_\-start}}
\index{random\-\_\-start@{random\-\_\-start}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{random\-\_\-start}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::random\-\_\-start}\label{structspring__electrical__control__struct_ab8ab06bff34f49f5c6536f4b9c100a10}


Definition at line 35 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding(), and Spring\-Smoother\-\_\-new().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!rotation@{rotation}}
\index{rotation@{rotation}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{rotation}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf real} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::rotation}\label{structspring__electrical__control__struct_aa4023784912de53635e247a715ac07aa}


Definition at line 61 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), and spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!smoothing@{smoothing}}
\index{smoothing@{smoothing}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{smoothing}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::smoothing}\label{structspring__electrical__control__struct_a16a64bb9e1e358181f3fcc062dd2d429}


Definition at line 52 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by post\-\_\-process\-\_\-smoothing(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), and spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!step@{step}}
\index{step@{step}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{step}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf real} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::step}\label{structspring__electrical__control__struct_a5a519739893154bbd7c1fe4624db3368}


Definition at line 47 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding(), and Spring\-Smoother\-\_\-new().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!tol@{tol}}
\index{tol@{tol}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{tol}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf real} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::tol}\label{structspring__electrical__control__struct_ab1bfde4a008dfc706bc2e930bcd52199}


Definition at line 44 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!tscheme@{tscheme}}
\index{tscheme@{tscheme}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{tscheme}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::tscheme}\label{structspring__electrical__control__struct_ac420f077fd34763a0c134b4bb6a726c7}


Definition at line 55 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().

\index{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}!use\-\_\-node\-\_\-weights@{use\-\_\-node\-\_\-weights}}
\index{use\-\_\-node\-\_\-weights@{use\-\_\-node\-\_\-weights}!spring_electrical_control_struct@{spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct}}
\subsubsection[{use\-\_\-node\-\_\-weights}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf int} spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-struct\-::use\-\_\-node\-\_\-weights}\label{structspring__electrical__control__struct_a19224ce73370c2c7249938cc8b7bf310}


Definition at line 51 of file spring\-\_\-electrical.\-h.



Referenced by spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-new(), spring\-\_\-electrical\-\_\-control\-\_\-print(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-fast(), spring\-\_\-electrical\-\_\-embedding\-\_\-slow(), spring\-\_\-electrical\-\_\-spring\-\_\-embedding(), and spring\-\_\-maxent\-\_\-embedding().



The documentation for this struct was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
lib/sfdpgen/{\bf spring\-\_\-electrical.\-h}\end{DoxyCompactItemize}
