\section{plugin/xlib/gvdevice\-\_\-xlib.c File Reference}
\label{gvdevice__xlib_8c}\index{plugin/xlib/gvdevice\-\_\-xlib.\-c@{plugin/xlib/gvdevice\-\_\-xlib.\-c}}
{\ttfamily \#include \char`\"{}config.\-h\char`\"{}}\\*
{\ttfamily \#include $<$stdio.\-h$>$}\\*
{\ttfamily \#include $<$stdlib.\-h$>$}\\*
{\ttfamily \#include $<$string.\-h$>$}\\*
{\ttfamily \#include $<$inttypes.\-h$>$}\\*
{\ttfamily \#include $<$unistd.\-h$>$}\\*
{\ttfamily \#include $<$errno.\-h$>$}\\*
{\ttfamily \#include \char`\"{}gvplugin\-\_\-device.\-h\char`\"{}}\\*
{\ttfamily \#include $<$cairo.\-h$>$}\\*
Include dependency graph for gvdevice\-\_\-xlib.\-c\-:\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{gvdevice__xlib_8c__incl}
\end{center}
\end{figure}
\subsection*{Variables}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
{\bf gvplugin\-\_\-installed\-\_\-t} {\bf gvdevice\-\_\-types\-\_\-xlib} [$\,$]
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{Variable Documentation}
\index{gvdevice\-\_\-xlib.\-c@{gvdevice\-\_\-xlib.\-c}!gvdevice\-\_\-types\-\_\-xlib@{gvdevice\-\_\-types\-\_\-xlib}}
\index{gvdevice\-\_\-types\-\_\-xlib@{gvdevice\-\_\-types\-\_\-xlib}!gvdevice_xlib.c@{gvdevice\-\_\-xlib.\-c}}
\subsubsection[{gvdevice\-\_\-types\-\_\-xlib}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf gvplugin\-\_\-installed\-\_\-t} gvdevice\-\_\-types\-\_\-xlib[$\,$]}\label{gvdevice__xlib_8c_a8bf9068445e77e0ae6040cd4980ed81b}
{\bfseries Initial value\-:}
\begin{DoxyCode}
= \{




    \{0, NULL, 0, NULL, NULL\}
\}
\end{DoxyCode}


Definition at line 628 of file gvdevice\-\_\-xlib.\-c.

